1994 ZEUS Preliminary (0.54 pb^{-1})

b=7.52Α0.95^{+0.65}_{-0.82} 0.02Λ β Λ0.8 ΛWΓ=130 GeV ΛX_{POM}Γ=0.01 ΛMxΓ=9 GeV

ΒtΒ

1/N dN/dΒtΒ

10^{-2}

10^{-1}

1

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5