!MS$FREEFORM
! Microsoft Developer Studio generated include file.
! Used by daq.rc
!
      integer, parameter :: IDD_ABOUTBOX                    = 100
      integer, parameter :: IDD_DAQ_FORM                    = 101
      integer, parameter :: IDR_MAINFRAME                   = 128
      integer, parameter :: IDR_DAQTYPE                     = 129
      integer, parameter :: IDD_SETUP                       = 130
      integer, parameter :: IDD_DSP                         = 133
      integer, parameter :: IDI_ICON1                       = 138
      integer, parameter :: IDD_RUN_PAGE                    = 139
      integer, parameter :: IDD_SCAN_DLG                    = 140
      integer, parameter :: IDD_DIALOG_OK                   = 141
      integer, parameter :: IDD_TEXT_DLG                    = 143
      integer, parameter :: IDD_FLAG                        = 144
      integer, parameter :: IDD_DET_PLANE                   = 145
      integer, parameter :: IDI_ICON2                       = 146
      integer, parameter :: IDC_SU_ADD_DSP                  = 1001
      integer, parameter :: IDC_SU_REM_DSP                  = 1002
      integer, parameter :: IDC_SU_ADD_DETPL                = 1003
      integer, parameter :: IDC_SU_REM_DETPL                = 1004
      integer, parameter :: IDC_SU_ADDR_DSP                 = 1006
      integer, parameter :: IDC_SU_LINKNR                   = 1010
      integer, parameter :: IDC_SU_DETPL_NAME               = 1013
      integer, parameter :: IDC_SU_LINK0                    = 1015
      integer, parameter :: IDC_SU_DSP_NR                   = 1016
      integer, parameter :: IDC_SU_LINK1                    = 1017
      integer, parameter :: IDC_SU_LINK2                    = 1018
      integer, parameter :: IDC_DSP_DAC_TYPE                = 1018
      integer, parameter :: IDC_SU_LINK3                    = 1019
      integer, parameter :: IDC_DSP_CHAN_SEL                = 1019
      integer, parameter :: IDC_DSP_DAC_VAL                 = 1020
      integer, parameter :: IDC_DSP_SET_DAC                 = 1021
      integer, parameter :: IDC_DSP_CTRL0                   = 1022
      integer, parameter :: IDC_DSP_CTRL1                   = 1023
      integer, parameter :: IDC_DSP_CTRL2                   = 1024
      integer, parameter :: IDC_DSP_CTRL3                   = 1025
      integer, parameter :: IDC_DSP_CRTL_SEL                = 1026
      integer, parameter :: IDC_DSP_CTRL_LOAD               = 1027
      integer, parameter :: IDC_DSP_CTRL_EXE                = 1028
      integer, parameter :: IDC_DSP_CTRL_REP                = 1029
      integer, parameter :: IDC_DSP_COUNTER_MODE            = 1037
      integer, parameter :: IDC_DSP_VAL_MISC                = 1038
      integer, parameter :: IDC_DSP_COUNTER_SET             = 1039
      integer, parameter :: IDC_DP_SET_MODE                 = 1042
      integer, parameter :: IDC_DP_VAL                      = 1043
      integer, parameter :: IDC_DP_SET                      = 1044
      integer, parameter :: IDC_DP_NAME                     = 1045
      integer, parameter :: IDC_DP_RUN_MODE                 = 1047
      integer, parameter :: IDC_DP_RUN                      = 1049
      integer, parameter :: IDC_SP_CONST_TEXT               = 1050
      integer, parameter :: IDC_SP_CONST_VAL                = 1051
      integer, parameter :: IDC_SP_START                    = 1052
      integer, parameter :: IDC_SP_STOP                     = 1053
      integer, parameter :: IDC_SP_STEPSIZE                 = 1054
      integer, parameter :: IDC_SP_EVT                      = 1055
      integer, parameter :: IDC_SP_FNAME                    = 1056
      integer, parameter :: IDC_SP_VARTEXT                  = 1057
      integer, parameter :: IDC_OK_TEXT                     = 1061
      integer, parameter :: IDC_RP_RUN                      = 1063
      integer, parameter :: IDC_TD_VALUE                    = 1064
      integer, parameter :: IDC_TD_TEXT                     = 1065
      integer, parameter :: IDC_TD_FNAME                    = 1066
      integer, parameter :: IDC_DSP_FLAGS                   = 1067
      integer, parameter :: IDC_FLAG_VERB                   = 1069
      integer, parameter :: IDC_FLAG_MODE                   = 1070
      integer, parameter :: IDC_FLAG_SET                    = 1072
      integer, parameter :: IDC_FLAG_ABORT                  = 1074
      integer, parameter :: IDC_FLAG_VALUE                  = 1075
      integer, parameter :: IDC_DP_SEL                      = 1078
      integer, parameter :: IDC_SU_CBDIR                    = 1080
      integer, parameter :: IDC_SU_DFDIR                    = 1081
      integer, parameter :: IDC_SU_DATADIR                  = 1082
      integer, parameter :: IDC_SU_READDIR                  = 1083
      integer, parameter :: IDC_SU_AUTOP                    = 1084
      integer, parameter :: IDC_SU_SETDIR                   = 1085
      integer, parameter :: IDC_DP_C0                       = 1086
      integer, parameter :: IDC_DP_C2                       = 1088
      integer, parameter :: IDC_DP_C3                       = 1089
      integer, parameter :: IDC_DP_C4                       = 1090
      integer, parameter :: IDC_DP_C1                       = 1091
      integer, parameter :: IDC_DP_CH_SET                   = 1092
      integer, parameter :: IDC_DP_AUTO_FILE                = 1093
      integer, parameter :: IDC_DP_AUTOP                    = 1094
      integer, parameter :: IDC_DP_CH_SETAll                = 1095
      integer, parameter :: IDC_DP_CH_START                 = 1097
      integer, parameter :: IDC_DP_CH_STOP                  = 1098
      integer, parameter :: IDC_RP_LOOPS                    = 1099
      integer, parameter :: IDC_RP_REPEAT                   = 1100
      integer, parameter :: IDC_RP_FILEN                    = 1101
      integer, parameter :: IDC_SU_SAVE                     = 1101
      integer, parameter :: IDC_DP_CHAN_USE                 = 1104
      integer, parameter :: IDC_DP_RUNST                    = 1105
      integer, parameter :: IDC_DP_STAT_AP                  = 1106
      integer, parameter :: ID_SETUP_MAIN                   = 32771
      integer, parameter :: ID_ANA_CALIB                    = 32773
