0 2 4 6 8 10 12 14

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

=1fC thr Occupancy at Q =1fC_{thr}

Occupancy at Q

Module-index

0 2 4 6 8 10

Average noise occupancy

Occupancy at Q multi-module individual