22.03.99

Component list Kapton2

REFERENCE DESIGNATORS QTY Part Value Size Tol. Voltage Manufacturer Part - Number Distributor Remarks E5,E13,M0,M8,S1,S2,S3,S4,S9, 12 Chip ABCD S10,S11,S12 U1 1 Chip DORIC4 U2 1 Chip LDC C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8, 30 Capacitor 100nF 0603 – 10% 25Vdc Murata GRM39 Y5V 104 Z25 Rutronik C9,C10,C11,C12,C13,C19, C20,C21,C101,C102,C103, C104,C105,C106,C107,C108, C109,C110,C111,C112,C113, C114 C22,C23 2 Capacitor 22nF 0603 – 10% 25Vdc Murata GRM39X7R223K25PT266 Rutronik C18,C115 2 Capacitor 10nF 1206 – 10% 630Vdc Murata GHM1530B103K630 Rutronik PTR1 1 PT1000 R2,R3 2 Resistor 10k 0603 – 5% Philips 017014 Spoerle R20,R34,R36,R37,R28,R29,R31, 7 Resistor 5k 0603 – 1% Yageo RC0603FR-07 5K1 Rutronik 5.1K !! R40,R38,R32,R33,R30, 5 Resistor 1k 0603 – 1% Yageo RC0603FR-07 1K Rutronik R4,R5,R6,R7 4 Resistor 100r 0603 – 1% Yageo RC0603FR-07 100R Rutronik R35,R39,R41 3 Resistor 0r 0603 Philips N371EB9832 Spoerle SK1 1 Connector CON24/28 Samtec CLM-114-02-L-D Samtec SK2 1 Connector CON6 Samtec CLM-103-02-L-D Samtec SK3 1 Connector CON14 Samtec CLM-107-02-L-D Samtec SK4 1 Connector CON8 Samtec CLM-104-02-L-D Samtec F2,F1 2 Fuse 1.50A 1206 0,15Rmax 32Vdc AVX 741-688 RS