ATLAS SCT Module Test

Run 1 Scan 6 Burst 166 Run_tsent 664000 Run_ercnt 24192

Scan of STROBE DELAY from 1.0 to 63.0 steps 2.0_{0 20 40 60 80 100 120} 0 500 1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

h_scan_tsent Nent = 128

Triggers Sent h_scan_tsent

0 20 40 60 80 100 120 -1

-0.5

0

0.5

1 h_scan_ercnt Nent = 128

Mustard Decoding Errors h_scan_ercnt

0

200

400

600

800

1000

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

STROBE DELAY

0

10

20

30

40

50

60 h_scan0 Nent = 98304

Module 0 Stream 0 STROBE DELAY Scan h_scan0

0

200

400

600

800

1000

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

STROBE DELAY

0

10

20

30

40

50

60 h_scan1 Nent = 98304

Module 0 Stream 1 STROBE DELAY Scan h_scan1

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

STROBE DELAY

0

10

20

30

40

50

60 h_scan0 Nent = 98304

Module 1 Stream 0 STROBE DELAY Scan h_scan0

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

STROBE DELAY

0

10

20

30

40

50

60 h_scan1 Nent = 98304

Module 1 Stream 1 STROBE DELAY Scan h_scan1

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

STROBE DELAY

0

10

20

30

40

50

60 h_scan0 Nent = 98304

Module 2 Stream 0 STROBE DELAY Scan h_scan0

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

STROBE DELAY

0

10

20

30

40

50

60 h_scan1 Nent = 98304

Module 2 Stream 1 STROBE DELAY Scan h_scan1