Measured Number of Pions

1500

− 1000

− 500− 0 500 1000 1500

True Number of Pions

0 500 1000

1500

2000

2500^{90% C.L., statistics only}

90% C.L., systematics added

Measured 90% Upper Limit Stat. Only

Measured 90% Upper Limit Sys. Only