PRC_thetaX_0 Entries 1025 Mean 0.005547 − RMS 0.02345

Xθ 0.1 − 0.08

− 0.06− 0.04− 0.02− 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1

0.12

0.14 − Pre Radial Cut

Helium filled absorber

Lithium Hydride Disk

Xenon filled absorber

Xenon only volume at absorber