Yθ 0.1 − 0.08

− 0.06− 0.04− 0.02− 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

Pre Radial Cut

PRC_thetaY_0 Entries 1025 Mean 0.003015 − RMS 0.02306

Helium filled absorber

Lithium Hydride Disk

Xenon filled absorber

Xenon only volume at absorber