Spect/e_energy:h32

Entries 3474 Mean 0.999 RMS 0.01057

Spectrometer_fCandidates_fMomentum[i]/fKineParts_fInitialEnergy[i]

0.9 0.92 0.94 0.96 0.98 1 1.02 1.04 1.06 1.08 1.1 0 200 400 600 800 1000

Spect/e_energy:h32

LKr_cluster/e_energy:h32a

Entries 2330 Mean 0.9968 RMS 0.0197

e+:_LKr_cluster_energy/fKineParts_fInitialEnergy

0.9 0.92 0.94 0.96 0.98 1 1.02 1.04 1.06 1.08 1.1 0

50 100

150 200

250 LKr_cluster/e_energy:h32a