h53a

Entries 3168 Mean 2.304 RMS 3.43

Ring center: dx measured - expected (mm)

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 0 50 100 150 200 250 300 350 RICH ring center dx: meas - expected (mm) h53

Entries 3168 Mean 4.495 RMS 3.762

Ring center: dr measured - expected (mm)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0

100

200

300

400

500 h53 RICH ring center dr: meas - expected (mm)

h53b

Entries 3168 Mean -0.02294 RMS 3.137

Ring center: dy measured - expected (mm)

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 0 50 100 150 200 250 300 350 400 RICH ring center dy: meas - expected (mm) h52

Entries 3586 Mean 0.02624 RMS 2.384

Radius: measured - expected (mm)

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 0 100 200 300 400 500 600 700 h52 RICH radius_meas - radius_expected (mm)