LKr_cluster_energy/true_energy

Entries 316357 Mean 1.006 RMS 0.01668

fCandidates_fClusterEnergy[j]/fKineParts_fInitialEnergy[i]/1000.

0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 0

50

100

150

200

250

300

LkR_cluster_energy/true_energy