Uncorrected Missing Et

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Lead Hepg Lepton Pt

0 20

40 60

80 100 120

140

MetHepGPt_0_1_0 Entries 395 Mean x 23.32 Mean y 38.26 RMS x 25.98 RMS y 12.13

H120:Selected:MU_MU

Uncorrected Missing Et

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Lead Hepg Lepton Pt

0 20

40 60

80 100 120

140

MetHepGPt_1_1_0 Entries 752 Mean x 31.81 Mean y 37.55 RMS x 17.69 RMS y 12.29

H120:Selected:E_MU

Uncorrected Missing Et

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Lead Hepg Lepton Pt

0 20

40 60

80 100 120

140

MetHepGPt_2_1_0 Entries 348 Mean x 41.22 Mean y 37.56 RMS x 14.86 RMS y 12.44

H120:Selected:E_E

Uncorrected Missing Et

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Lead Hepg Lepton Pt

0 20

40 60

80 100 120

140

MetHepGPt_3_1_0 Entries 37 Mean x 22.82 Mean y 36.12 RMS x 31.36 RMS y 23.66

H120:Selected:Tau_MU_MU

Uncorrected Missing Et

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Lead Hepg Lepton Pt

0 20

40 60

80 100 120

140

MetHepGPt_4_1_0 Entries 46 Mean x 28.31 Mean y 33.73 RMS x 23.52 RMS y 13.86

H120:Selected:Tau_E_MU

Uncorrected Missing Et

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Lead Hepg Lepton Pt

0 20

40 60

80 100 120

140

MetHepGPt_5_1_0 Entries 34 Mean x 30.67 Mean y 30.9 RMS x 16.64 RMS y 10.41

H120:Selected:Tau_MU_E

Uncorrected Missing Et

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Lead Hepg Lepton Pt

0 20

40 60

80 100 120

140

MetHepGPt_6_1_0 Entries 42 Mean x 31.37 Mean y 31.89 RMS x 12.51 RMS y 7.843

H120:Selected:Tau_E_E

Uncorrected Missing Et

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Lead Hepg Lepton Pt

0 20

40 60

80 100 120

140

MetHepGPt_9_1_0 Entries 1 Mean x 38.17 Mean y 40.09 RMS x -0 RMS y 2.043e-07

H120:Selected:Tau_E_Tau_E

Uncorrected Missing Et

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Lead Hepg Lepton Pt

0 20

40 60

80 100 120

140

MetHepGPt_7_1_0

Entries 0 Mean x 0 Mean y 0 RMS x 0 RMS y 0

H120:Selected:Tau_MU_Tau_MU

Uncorrected Missing Et

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Lead Hepg Lepton Pt

0 20

40 60

80 100 120

140

MetHepGPt_8_1_0 Entries 1 Mean x 41.25 Mean y 21.78 RMS x -0 RMS y 1.071e-07

H120:Selected:Tau_E_Tau_MU

Uncorrected Missing Et

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Lead Hepg Lepton Pt

0 20

40 60

80 100 120

140

MetHepGPt_9_1_0 Entries 1 Mean x 38.17 Mean y 40.09 RMS x -0 RMS y 2.043e-07

H120:Selected:Tau_E_Tau_E