Uncorrected Missing Et Significance

0 2 4 6 8 10 12 0

50

100

150

200

250

300 MetSig_0 Entries 22675 Mean 2.596 RMS 1.523

H120

Muon-corrected Missing Et Significance

0 2 4 6 8 10 12 0

50

100

150

200

250

MetSig_1 Entries 22675 Mean 2.939 RMS 1.451

(JetMuon)-corrected Missing Et Significance

0 2 4 6 8 10 12 0

50

100

150

200

250

MetSig_2 Entries 22675 Mean 3.215 RMS 1.58

(JetPhxMuon)-corrected Missing Et Significance

0 2 4 6 8 10 12 0

50

100

150

200

250

MetSig_3 Entries 22675 Mean 3.218 RMS 1.581

(JetPhxCentralMuon)-corrected Missing Et Significance

0 2 4 6 8 10 12 0

50

100

150

200

250

MetSig_4 Entries 22675 Mean 3.217 RMS 1.58