Uncorrected Missing Et

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Lead Hepg Lepton Pt

0 20

40 60

80 100 120

140

MetHepGPt_0_1_0 Entries 510 Mean x 23.57 Mean y 42.41 RMS x 23.84 RMS y 11.07

Selected:MU_MU

Uncorrected Missing Et

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Lead Hepg Lepton Pt

0 20

40 60

80 100 120

140

MetHepGPt_1_1_0 Entries 983 Mean x 39.51 Mean y 41.72 RMS x 17.77 RMS y 11.06

Selected:E_MU

Uncorrected Missing Et

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Lead Hepg Lepton Pt

0 20

40 60

80 100 120

140

MetHepGPt_2_1_0 Entries 412 Mean x 55.62 Mean y 41.39 RMS x 19.6 RMS y 10.25

Selected:E_E

Uncorrected Missing Et

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Lead Hepg Lepton Pt

0 20

40 60

80 100 120

140

MetHepGPt_3_1_0 Entries 99 Mean x 24.68 Mean y 38.84 RMS x 26.12 RMS y 11.96

Selected:Tau_MU_MU

Uncorrected Missing Et

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Lead Hepg Lepton Pt

0 20

40 60

80 100 120

140

MetHepGPt_4_1_0 Entries 65 Mean x 31.48 Mean y 38.84 RMS x 23.64 RMS y 13.61

Selected:Tau_E_MU

Uncorrected Missing Et

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Lead Hepg Lepton Pt

0 20

40 60

80 100 120

140

MetHepGPt_5_1_0 Entries 90 Mean x 38.19 Mean y 36 RMS x 17.47 RMS y 12.49

Selected:Tau_MU_E

Uncorrected Missing Et

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Lead Hepg Lepton Pt

0 20

40 60

80 100 120

140

MetHepGPt_6_1_0 Entries 76 Mean x 45.67 Mean y 38.1 RMS x 17.55 RMS y 11.25

Selected:Tau_E_E

Uncorrected Missing Et

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Lead Hepg Lepton Pt

0 20

40 60

80 100 120

140

MetHepGPt_9_1_0

Entries 0 Mean x 0 Mean y 0 RMS x 0 RMS y 0

Selected:Tau_E_Tau_E

Uncorrected Missing Et

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Lead Hepg Lepton Pt

0 20

40 60

80 100 120

140

MetHepGPt_7_1_0 Entries 2 Mean x 24.58 Mean y 24.63 RMS x 16.21 RMS y 2.077

Selected:Tau_MU_Tau_MU

Uncorrected Missing Et

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Lead Hepg Lepton Pt

0 20

40 60

80 100 120

140

MetHepGPt_8_1_0 Entries 4 Mean x 20.55 Mean y 25.96 RMS x 12.45 RMS y 4.665

Selected:Tau_E_Tau_MU

Uncorrected Missing Et

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Lead Hepg Lepton Pt

0 20

40 60

80 100 120

140

MetHepGPt_9_1_0

Entries 0 Mean x 0 Mean y 0 RMS x 0 RMS y 0

Selected:Tau_E_Tau_E