WgammaHt

0 100 200 300 400 500 600

% Change

-0.01

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07^{-3}10×

Default Scale

Scale σ+1 Scale σ-1

2 =130GeV/c H WH,M^{-1} L = 8.2 fb∫