jet2_Et

0 5 10 15 20 25 30 35

Normalized

0 5000 0

Signal Background

MVA input variable: jet2_Et

lepR

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

Normalized

0 200

400 600 800

1000

0

MVA input variable: lepR

metmag

20 40 60 80 100 120

Normalized

0 200 400 600 800 1000

1200

1400

1600

0

MVA input variable: metmag

metsig

2 4 6 8 10

Normalized

0 200 400 600 800 1000

1200

0

MVA input variable: metsig

ntightjets

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Normalized

0 2000

4000

6000

8000

0

MVA input variable: ntightjets