dphimetdee_wwall Entries 24846 Mean 1.656 RMS 0.813

dphimetdee

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 no. of evnts

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 delta-phi met ll ww cands after all cuts

ee candidate solid line

emu candidate dotted line