-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 -0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0

20

40

60

80

100

Process_8_0

0

Process_8_0 HighSoverB_Higgs_unscaled HighSoverB_Wjet_unscaled HighSoverB_Wgamma_unscaled HighSoverB_DY_unscaled HighSoverB_ttbar_unscaled HighSoverB_ZZ_unscaled HighSoverB_WZ_unscaled HighSoverB_WW_unscaled HighSB:Before Fit

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 -0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0

20

40

60

80

100 Process_8_1

0

Process_8_1 LowSoverB_Higgs_unscaled LowSoverB_Wjet_unscaled LowSoverB_Wgamma_unscaled LowSoverB_DY_unscaled LowSoverB_ttbar_unscaled LowSoverB_ZZ_unscaled LowSoverB_WZ_unscaled LowSoverB_WW_unscaled LowSB:Before Fit

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 -0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 20 40 60 80 100 120 140 After Fit

0

140 After Fit_{HighSoverB_Higgs_unscaled}

HighSoverB_Wjet_unscaled HighSoverB_Wgamma_unscaled HighSoverB_DY_unscaled HighSoverB_ttbar_unscaled HighSoverB_ZZ_unscaled HighSoverB_WZ_unscaled HighSoverB_WW_unscaled HighSB:Before Fit

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 -0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0

20

40

60

80

100

120 After Fit

0

After Fit

LowSoverB_Higgs_unscaled LowSoverB_Wjet_unscaled LowSoverB_Wgamma_unscaled LowSoverB_DY_unscaled LowSoverB_ttbar_unscaled LowSoverB_ZZ_unscaled LowSoverB_WZ_unscaled LowSoverB_WW_unscaled LowSB:Before Fit