lepton) (GeV) T (highest P TP 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 lepton) (GeV) T (lowest P TP

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 MC WW Data ee μμ Data μ Data e

(high) T (low) vs P T CDF Run II Preliminary - P