TMVA Training Run

30 40 50 60

SM σ/σ

0

2

4

6

8

10 CDF RunII Preliminary -1 L=1.9fb

∫ ^2= 160 GeV/c_Hm

WW Wtd NLO

All Wtd NLO WW UnWtd NLO WW UnWtd Py WW Wtd Py All Wtd Py

3.1 2.6

σ2 σ1 Observed Expected