Signal efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Background rejection

0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1 1

MVA Method: NNLepton+ME1-All-Py NNLepton+ME1-ee-Py NNLepton+ME1-emu-Py NNLepton+ME1-mumu-Py

Background rejection versus Signal efficiency 1 1 1