LxyER Entries 674118 Mean 0.03804 RMS 0.06335

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0 500 1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000 2 x10 LxyEr_{LxyER1}

Entries 674118 Mean 0.02591 RMS 0.02841

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0

500

1000

1500

2000

2500

2 x10 LxyER1

LxyEr